
\section{Parameters} 


\parskip = 0pt

\setlength{\tableWidth}{160mm}

\setlength{\paraWidth}{\tableWidth}
\setlength{\descWidth}{\tableWidth}
\settowidth{\maxVarWidth}{smallbpoynet\_compute\_every}

\addtolength{\paraWidth}{-\maxVarWidth}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}

\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{enable\_warning} & {\bf Scope:} private & INT \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Warn if regrid\_every divided by smallbPoynET\_compute\_every is not an integer {\textgreater}= 1. You may see AMR artifacts otherwise!}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 1 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:1} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{zero (disable) or one (enable)} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{smallbpoynet\_compute\_every} & {\bf Scope:} private & INT \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em How often to compute smallbPoyn?}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} (none) \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:100000} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{zero (disable computation) or some other number (1 = every iteration)} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{timelevels} & {\bf Scope:} shared from HYDROBASE & INT \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\parskip = 10pt 
