
\section{Interfaces} 


\parskip = 0pt

\vspace{3mm} \subsection*{General}

\noindent {\bf Implements}: 

tovsolver
\vspace{2mm}

\noindent {\bf Inherits}: 

admbase

hydrobase

constants

staticconformal
\vspace{2mm}

\vspace{5mm}

\noindent {\bf Uses header}: 

constants.h
\vspace{2mm}

\noindent {\bf Provides}: 



Set\_Rho\_ADM to 

Set\_Momentum\_Source to 

Set\_Initial\_Guess\_for\_u to 

Rescale\_Sources to 
\vspace{2mm}\parskip = 10pt 
