
\section{Parameters} 


\parskip = 0pt

\setlength{\tableWidth}{160mm}

\setlength{\paraWidth}{\tableWidth}
\setlength{\descWidth}{\tableWidth}
\settowidth{\maxVarWidth}{standing\_planewaves}

\addtolength{\paraWidth}{-\maxVarWidth}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}

\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{amplitude} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Amplitude of the wave: both for teuk and plane}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 0.001 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{positive amplitude} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{mvalue} & {\bf Scope:} private & INT \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em m value for teukwaves waves: integer from -2 to 2}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} (none) \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering -2:2} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{implemented : m = -2..2} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{packet} & {\bf Scope:} private & KEYWORD \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Packet for teukwaves: eppley,evans,square}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} eppley \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering eppley} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Eppley type} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering evans} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Evans type} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering square} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Square type} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{parity} & {\bf Scope:} private & KEYWORD \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Parity for teukwaves: even or odd}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} even \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering even} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{even parity} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering odd} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{odd parity} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{teuk\_no\_vee} & {\bf Scope:} private & KEYWORD \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Initialize Teuk. waves with V=0?}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} no \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering no} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Bona Masso setting} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering yes} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Bona Masso setting} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavecenter} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em linears waves thingie}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 0.0 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering :} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavelength} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em linearwaves wave length}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 2.0 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{positive wavelength} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavephi} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Phi angle for planewaves}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 0.0 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering :} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavepulse} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em planewaves thingy for the gaussian pulse}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 1.0 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{positive pulse} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavesgoing} & {\bf Scope:} private & KEYWORD \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em in and outgoing waves...}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} both \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering in} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Ingoing wave} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering out} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Outgoing wave} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering both} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{In and outgoing wave} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{wavetheta} & {\bf Scope:} private & REAL \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Theta angle for planewaves}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 0.0 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering :} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{conformal\_storage} & {\bf Scope:} shared from STATICCONFORMAL & KEYWORD \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\parskip = 10pt 
