
\section{Interfaces} 


\parskip = 0pt

\vspace{3mm} \subsection*{General}

\noindent {\bf Implements}: 

eos\_omni
\vspace{2mm}

\vspace{5mm}

\noindent {\bf Provides}: 



EOS\_Omni\_GetHandle to 

EOS\_Omni\_press to 

EOS\_Omni\_press\_cs2 to 

EOS\_Omni\_pressOMP to 

EOS\_Omni\_DPressByDEps to 

EOS\_Omni\_DPressByDRho to 

EOS\_Omni\_dpderho\_dpdrhoe to 

EOS\_Omni\_cs2 to 

EOS\_Omni\_EpsFromPress to 

EOS\_Omni\_RhoFromPressEpsTempEnt to 

EOS\_Omni\_PressEpsTempYe\_from\_Rho to 

EOS\_Omni\_short to 

EOS\_Omni\_full to 

EOS\_Omni\_DEpsByDRho\_DEpsByDPress to 

EOS\_Omni\_press\_f\_hrho\_v2\_rhoW to 

EOS\_Omni\_dpdhrho\_f\_hrho\_v2\_rhoW to 

EOS\_Omni\_dpdv2\_f\_hrho\_v2\_rhoW to 
\vspace{2mm}\parskip = 10pt 
