
\section{Parameters} 


\parskip = 0pt

\setlength{\tableWidth}{160mm}

\setlength{\paraWidth}{\tableWidth}
\setlength{\descWidth}{\tableWidth}
\settowidth{\maxVarWidth}{radiation}

\addtolength{\paraWidth}{-\maxVarWidth}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}

\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{bound} & {\bf Scope:} restricted & KEYWORD \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Type of boundary condition to use}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} none \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering none} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Apply no boundary condition} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering flat} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Flat (von Neumann, n grad phi = 0) boundary condition} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering static} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Static (Dirichlet, dphi/dt=0) boundary condition} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering radiation} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Radiation boundary condition} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering robin} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Robin (phi(r) = C/r) boundary condition} \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering zero} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{Zero (Dirichlet, phi=0) boundary condition} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\parskip = 10pt 
