
\section{Parameters} 


\parskip = 0pt

\setlength{\tableWidth}{160mm}

\setlength{\paraWidth}{\tableWidth}
\setlength{\descWidth}{\tableWidth}
\settowidth{\maxVarWidth}{gridfunctions\_1st}

\addtolength{\paraWidth}{-\maxVarWidth}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\paraWidth}{-\columnsep}

\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\addtolength{\descWidth}{-\columnsep}
\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{gridfunctions\_1st} & {\bf Scope:} private & STRING \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Set of grid functions to compute norms for 2nd order variables}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} (none) \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering .*} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{List of grid function names} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{gridfunctions\_2nd} & {\bf Scope:} private & STRING \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em Set of grid functions to compute norms for 2nd order variables}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} (none) \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering .*} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{List of grid function names} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{max\_nr\_vars} & {\bf Scope:} private & INT \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em maximum number of variables for which norms to compute}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} 100 \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:*} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{positive} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\noindent \begin{tabular*}{\tableWidth}{|c|l@{\extracolsep{\fill}}r|}
\hline
\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}}{verbose} & {\bf Scope:} private & INT \\\hline
\multicolumn{3}{|p{\descWidth}|}{{\bf Description:}   {\em verbosity of output}} \\
\hline{\bf Range} & &  {\bf Default:} (none) \\\multicolumn{1}{|p{\maxVarWidth}|}{\centering 0:9} & \multicolumn{2}{p{\paraWidth}|}{higher number means more verbose output} \\\hline
\end{tabular*}

\vspace{0.5cm}\parskip = 10pt 
