
\section{Interfaces} 


\parskip = 0pt

\vspace{3mm} \subsection*{General}

\noindent {\bf Implements}: 

coordbase
\vspace{2mm}

\vspace{5mm}

\noindent {\bf Adds header}: 



CoordBase.h
\vspace{2mm}

\noindent {\bf Provides}: 



Coord\_SystemRegister to 

Coord\_SystemHandle to 

Coord\_CoordRegister to 

Coord\_CoordHandle to 

Coord\_GroupSystem to 

Coord\_SetDefaultSystem to 

Coord\_GetDefaultSystem to 

GetBoundarySpecification to 

GetDomainSpecification to 

ConvertFromPhysicalBoundary to 

ConvertFromInteriorBoundary to 

ConvertFromExteriorBoundary to 

GetBoundarySizesAndTypes to 
\vspace{2mm}\parskip = 10pt 
